012345 FREQUENCY IN HERTZ

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

THIS IS THE AMPLITUDE

FREQUENCY RESPONSE OF THE FILTER

012345 FREQUENCY

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

AMPLITUDE

FREQUENCY RESP.

FREQUENCY

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

AMPLITUDE

FREQUENCY RESPONSE